Table 1: List of Executed and Scheduled Bias Algorithm Tests Last Revised: 23 July 2001 Test OBSID Date CAP file or Load SIMODE Description B1 61637 2001:134, 14 May 2001 MAY1401 TE 00464 I array, biasArg2 = 10 ADU B2 61633 2001:137, 17 May 2001 MAY1401 TE 0046A S array, biasArg2 = 10 ADU B3 61630 2001:137, 17 May 2001 MAY1401 TE 00468 I array, biasArg2 = 20 ADU B4 61626 2001:140, 20 May 2001 MAY1401 TE 00466 S array, biasArg2 = 20 ADU B5 61622 2001:142, 22 May 2001 MAY2101 TE 00464 I array, biasArg2 = 10 ADU B6 61618 2001:145, 25 May 2001 MAY2101 TE 0046A S array, biasArg2 = 10 ADU B7 61616 2001:145, 25 May 2001 MAY2101 TE 00468 I array, biasArg2 = 20 ADU B8 61612 2001:148, 28 May 2001 MAY2101 TE 00466 S array, biasArg2 = 20 ADU